10

210

310

LHCF Sherpa 2.2.9 default

13000 GeV pp Soft QCD

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] Rivet 4.1.0, 2M events

(LHCF_2020_I1783943)

(lhcf2020-nx)

n.eflow

9 9.5 10 10.5

1

Ratio to LHCF

2

0.5

2

0.5

1