)|_h

|y({t}

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

]^{-1} {GeV}

[{pb} )|}_h ) d|y({t} h ({t_T d p σ^2d #