0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4 CMS

13000 GeV pp WW

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436]

(CMS_2020_I1814328)

(ll) (CMS W+W-) ϕΔ

0 1 2 3

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1