1−10

1

10

CDF Pythia 8.186 default

1960 GeV ppbar Underlying Event

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436]

(CDF_2010_S8591881_QCD)

> 0.5 GeV) T | < 1, p

η(| ^{lead}_T

> vs p ch <N

0 50 100 150 200

1

Ratio to CDF

2

0.5

2

0.5

1